-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 -2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2 x 10^{-6} X Trajectory

X (m)

Z position (m)

13 46 80 113 146 180 213 Pole

SLAC Magnetic Measurements Shim Analysis

Shim Name: SET-K Analysis Name: Undulator S/N 37, Runs 42 and 50, K/Gap Shim

Shim Name: SET-GAP

0 50 100 150 200 250 -4

-2

0

2

4

6

8

10 x 10^{-3} Undulator S/N 37, Runs 42 and 50, K/Gap Shim

Pole Number, No Ends dB / B

Requested Actual