SLAC Magnetic Measurements

Coil Analysis

Parameters: INPUT-FILE-DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143-112000-03\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 039\ INPUT-FILE-NAME =bscanz-dat.001 INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYC GAMMA =26641.85 NOM-ZM-BXCOIL-AT-DEV-CTR =2.0589 NOM-ZM-BYCOIL-AT-DEV-CTR =2.0589 NOM-LAMBDA-U =0.03 NUM-POLES =226

-10 -5 0 5

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400 Coil Bx vs Z

Coil Z Position (m)

Coil Bx (T)

113 Pole

-10 -5 0 5

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400 Coil By vs Z

Coil Z Position (m)

Coil By (T)

113 Pole