0 5 10 15 20 25 SXU ID -4

-2

0

2

4

6

8

10

End Phase Matching at Commissioning Gap (degXray)

SXU_Final_Results_Z_Scans 3 4 5 6

7

1 1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

2

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

<_{entrance}-_{exit}>=(2.1±3.6) degXray

<Commissioning Gap>=(10.394±0.026) mm BBA corrected