-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

z (m)

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

μT·m2

2nd Transverse Field Integral (TI2)

Before central tuning: Small gap Before central tuning: Large gap After central tuning: Small gap After central tuning: Large gap