SLAC Magnetic Measurements# Date: 11-19-2017# Time: 13:14:20#

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11

Gap (m) -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

I1X (10**-6 Tm)

Spline Fits, I1X vs Gap

SLAC Meas

Danfysik Meas

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 Gap (m) -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

I1Y (10**-6 Tm)

Spline Fits, I1Y vs Gap

SLAC Meas Danfysik Meas

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11

Gap (m) -15

-10

-5

0

5

10

15

20

I2X (10**-6 Tm**2)

Spline Fits, I2X vs Gap

SLAC Meas

Danfysik Meas

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 Gap (m) -10

-5

0

5

10

15

I2Y (10**-6 Tm**2)

Spline Fits, I2Y vs Gap

SLAC Meas Danfysik Meas