-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 Offset Corrected Hall Probe Voltage (V) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Bnmr - Bfit (T)

10^{-5} Polynomial Fit Residuals

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Offset Corrected Hall Probe Voltage (V) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Bnmr - Bfit (T)

10_{-5} Polynomial Fit Residuals