-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Peak Number -1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Abs By Peak Rel First DS (T)

10^{-3} Peak Field Magnitude, No Ends, Rel First DS

Final Results

SLAC Magnetic Measurements Undulator Analysis Comparison

Title: SXU-000

Input Files: 1) S:\magdata\LCLS-II\Undulator\SXU_REFERENCE\DATASET0008\Tuning\Z Scans\Run 009\001gap000.000x+00.00y+00.00\pid_anal.mat 2) S:\magdata\LCLS-II-HE\Undulator\SXU_REFERENCE\DATASET0013\Tuning\Z Scans\Run 002\001gap000.000x+00.00y+00.00\pid_anal.mat

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Z (m) -0.01 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

Bx (T)

Bx Fields

Final Results

Run 1

0 50 100 150 200 250 Peak Number -1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Abs By Peak (T)

Peak Field Magnitude, No Ends

Final Results Run 1

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Peak Number -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Abs By Peak Rel First DS (T)

10_{-3} Peak Field Magnitude, No Ends, Rel First DS

Final Results