0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Gap (mm) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Tm

Difference in Field Integrals

HE SXU 000, 06-15-2023 Check after BP corrector test

B_Ydz

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Gap (mm) 0 5 10 15 20 25 30

Tm

Difference in Field Integrals

HE SXU 000, 06-15-2023

Check after BP corrector test

B^Xdz