SLAC Magnetic Measurements# Date: 12-02-2020# Time: 09:45:59#

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Gap (mm) 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Phase Error (deg)

Phase Error vs Gap

Dataset 1, 9/5/20

Dataset 2, Run 9, 11/12/20

Dataset 2, Run 11, 11/13/20

Dataset 2, Run 14, 11/16/20

Dataset 2, Run 17, 11/19/20

Dataset 2, Run 21, 11/23/20

Dataset 2, Run 24, 11/30/20

Dataset 2, Run 27, 12/1/20

6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gap (mm) -1

0

1

2

3

4

5

Phase Err - Phase Err Ref (deg)

Phase Error Rel To The First Dataset

Dataset 1, 9/5/20 Dataset 2, Run 9, 11/12/20 Dataset 2, Run 11, 11/13/20 Dataset 2, Run 14, 11/16/20 Dataset 2, Run 17, 11/19/20 Dataset 2, Run 21, 11/23/20 Dataset 2, Run 24, 11/30/20 Dataset 2, Run 27, 12/1/20