SLAC Magnetic Measurements# Date: 12-11-2020# Time: 07:36:29#

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Gap (mm) 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

K Value

K vs Gap

Dataset 2, Run 27, 12/1/20, Ncycle = 0

Dataset 2, Run 29, 12/7/20, Ncycle = 140

Dataset 2, Run 31, 12/10/20, Ncycle = 240

6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gap (mm)

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

K Residual / K

10^{-4} K vs Gap Normalized Residuals

Fit: Use only odd points to determine spline fit. Fit all points.

Tolerance

Dataset 2, Run 27, 12/1/20, Ncycle = 0 Dataset 2, Run 29, 12/7/20, Ncycle = 140 Dataset 2, Run 31, 12/10/20, Ncycle = 240

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Gap (mm) -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

(K - Kref) / Kref

10_{-4} K Rel To The First Dataset, Spline InterpTolerance

6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gap (mm)

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

Temperature (C)

Measured Temperatures

Dataset 2, Run 27, 12/1/20, Ncycle = 0 Dataset 2, Run 29, 12/7/20, Ncycle = 140 Dataset 2, Run 31, 12/10/20, Ncycle = 240

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Gap (mm) -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

(K - Kref) / Kref

10_{-4} K At 20C Rel To The First Dataset, Spline InterpTolerance