SLAC Magnetic Measurements# Date: 12-11-2020# Time: 09:54:46#

20 25 30 35 40 45

Cell Number 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

PI (T**2 mm**3)

PI vs Cell Number

20 25 30 35 40 45 Cell Number 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Phase Shifter Gap (mm)

Phase Shifter Gap vs Cell Number

20 25 30 35 40 45

Cell Number 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Phase Shifter Phase (deg)

Phase Shifter Phase vs Cell Number