0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 rtplt-.r21Fit to resistance @(ralpha,rbeta,t)ralpha*(1.0-exp(-rbeta*t))

Time [minutes]

Δ Resistance[mOhm] rmag-rmag(1) R data fit

0 50 100 150 200 250 -2 0 2 4 6

Time [minutes]

Residual