-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x-posiiton (mm) 110

120

130

140

150

160

170

μTm

Difference in field Integrals

SXR002, 06-07-2017 Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B_Ydz at tuning gap

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x-posiiton (mm)

-1410

-1400

-1390

-1380

-1370

-1360

-1350

μTm

Field Integrals

SXR002, 06-07-2017

Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B^Ydz at tuning gap

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x-posiiton (mm) -15

-10

-5

0

5

10

15

20

μTm

Difference in field Integrals

SXR002, 06-07-2017 Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B_Xdz at tuning gap

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x-posiiton (mm) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

μTm

Field Integrals

SXR002, 06-07-2017

Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B^Xdz at tuning gap

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Gap (mm) 50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

μTm

Difference in field Integrals

SXR002, 06-07-2017 Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B_Ydz at center

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Gap (mm)

-1400

-1380

-1360

-1340

-1320

-1300

-1280

μTm

Field Integrals

SXR002, 06-07-2017

Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B^Ydz at center

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Gap (mm) -10

-5

0

5

10

15

20

μTm

Difference in field Integrals

SXR002, 06-07-2017 Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B_Xdz at center

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Gap (mm)

-150

-100

-50

0

50

100

150

μTm

Field Integrals

SXR002, 06-07-2017

Shim signatures; V-Dipole; Top&Bot moved 0.1mm at M4, P47-48

∫B^Xdz at center