SLAC Magnetic Measurements# Date: 08-16-2018# Time: 15:57:33#

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 21.26

21.28

21.3

21.32

21.34

21.36

21.38

21.4

Temperature (Deg C)

1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Temperature Change (Deg C)

1) Temperature Magnet 12 Lower Jaw

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 20.6

20.65

20.7

20.75

Temperature (Deg C)

2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Temperature Change (Deg C)

2) Temperature Magnet 22 Lower Jaw

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 21.2

21.25

21.3

21.35

21.4

21.45

Temperature (Deg C)

3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

Temperature Change (Deg C)

3) Temperature Magnet 12 Upper Jaw

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 20.95

21

21.05

21.1

21.15

21.2

Temperature (Deg C)

4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

Temperature Change (Deg C)

4) Temperature Magnet 22 Upper Jaw

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 19.8

20

20.2

20.4

20.6

20.8

21

21.2

21.4

Temperature (Deg C)

5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Temperature Change (Deg C)

5) Temperature Beam Pipe Top At Magnet 17

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 19.6

19.8

20

20.2

20.4

20.6

20.8

21

21.2

Temperature (Deg C)

6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Temperature Change (Deg C)

6) Temperature Beam Pipe Bottom At Magnet 17

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 19.6

19.8

20

20.2

20.4

20.6

20.8

21

21.2

Temperature (Deg C)

7) Temperature Beam Pipe Water In

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Temperature Change (Deg C)

7) Temperature Beam Pipe Water In

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 19.8

20

20.2

20.4

20.6

20.8

21

21.2

Temperature (Deg C)

8) Temperature Beam Pipe Water Out

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Temperature Change (Deg C)

8) Temperature Beam Pipe Water Out

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Time (sec) 10_4 20

20.2

20.4

20.6

20.8

21

21.2

21.4

21.6

Temperature (Deg C)

9) Temperature Ambient

Measurements

Background

Background Fit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 Time (sec) 10^4

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Temperature Change (Deg C)

9) Temperature Ambient