-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Distance from center(mm) -50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

μTm

∫B_Ydz

HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016

Average fit, 6 order Measurement

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Distance from center(mm)

-100

-50

0

50

μTm_2

∫∫B^Ydzdz’

HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016

Average fit, 6 order

Measurement

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Distance from center(mm)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

μTm

∫B_Xdz

HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016

Average fit, 6 order Measurement

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Distance from center(mm)

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

μTm_2

∫∫B^Xdzdz’

HXU-32, Gap =30mm, 04-27-2016

Average fit, 6 order

Measurement