0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Measurement Number

9.88

9.885

9.89

9.895

9.9

9.905

9.91

9.915

9.92

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Measurement Number 100.248

100.25

100.252

100.254

100.256

100.258

100.26

100.262

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Measurement Number

9.88

9.885

9.89

9.895

9.9

9.905

9.91

9.915

9.92

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Measurement Number 100.248

100.25

100.252

100.254

100.256

100.258

100.26

100.262

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Measurement Number

9.9145

9.915

9.9155

9.916

9.9165

9.917

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number