SLAC Magnetic Measurements# Date: 08-26-2019# Time: 15:20:16#

25 30 35 40 45 50

Slot Number -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Bx, By, Bz (T)

10_{-5} SXU Tunnel Fields, Pedestals In, No Und

Bx (T)

By (T)

Bz (T)

Bx Bench (T)

By Bench (T)

25 30 35 40 45 50 Slot Number -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Bx, By, Bz (T)

10^{-5} Ave SXU Tunnel Fields, Pedestals In, No Und

Bx (T) By (T) Bz (T) Bx Bench (T) By Bench (T)

25 30 35 40 45 50

Slot Number -2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1 dBx, dBy (T)

10_{-5} Diff SXU Tunnel Fields - Bench dBx (T) dBy (T)