SLAC Magnetic Measurements# Date: 07-14-2023# Time: 09:08:33#

0 10 20 30 40 50 60

Measurement Number 14.8 14.9 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7

X-Position (mm)

Intersection Points Initial vs Measurement Number

X12 X23 Xhalf

0 10 20 30 40 50 60 Measurement Number

19.9

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

X-Position (mm)

Intersection Points Final vs Measurement Number

X34 X45 Xhalf

0 10 20 30 40 50 60

Measurement Number 4.9

4.95

5

5.05

5.1

5.15

Tube Width (mm)

Tube Width vs Measurement Number

X34 - X23

X45 - X12

X4half - X2half

0 10 20 30 40 50 60 Measurement Number -12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Tube Width Deviation (mm)

10^{-3} Tube Width Deviation vs Measurement Number

0 10 20 30 40 50 60

Measurement Number 17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18

18.1

18.2

X-Center (mm)

X-Center vs Measurement Number

Meas Fit

0 10 20 30 40 50 60 Measurement Number

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

X-Center Residuals (mm)

X-Center Fit Residuals