SLAC Magnetic Measurements# Date: 01-28-2023# Time: 13:56:58#

1 2 3 4 5 6 7

Measurement Number 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

X-Center (mm)

X-Center vs Measurement Number

Meas Fit

1 2 3 4 5 6 7 Measurement Number -2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

X-Center Residuals (mm)

X-Center Fit Residuals