Top and Bottom Jaw: Regression Line Intersect Points (mm)

Jaw First Pole US Actuator (#28) DS Actuator (#90) Last Pole Top -9.2958 -9.2907 -9.2788 -9.2634 Bottom -19.3635 -19.3522 -19.3264 -19.2927 Gap 10.0677 10.0293 Taper -0.0384

Summary of Mean Values (mm and mrad)

Top Jaw Poles Bottom Jaw Poles Gap Values Sym. Pt. Values Top Jaw Roll Bottom Jaw Roll -9.2796 -19.3281 10.0485 -14.3038 -1.0530 -0.8251

Additional Calculated Values

Bottom Pole #1 Z Value (m) 0.4231 Top Jaw Pitch (mrad) 21.3692 Bottom Jaw Pitch (mrad) 9.7899 Minimum Effective Gap (mm) 10.0130 Reference Block Gap (mm) ---

Gap and taper

Actual gap: 10.0000 mm Actual taper: 0.0000 μm Nominal gap: 10.0000 mm Nominal taper: 0.0000 μm