Top and Bottom Jaw: Regression Line Intersect Points (mm)

Jaw First Pole US Actuator (#28) DS Actuator (#90) Last Pole Top -9.2578 -9.2538 -9.2448 -9.2330 Bottom -19.3327 -19.3207 -19.2929 -19.2567 Gap 10.0750 10.0237 Taper -0.0513

Summary of Mean Values (mm and mrad)

Top Jaw Poles Bottom Jaw Poles Gap Values Sym. Pt. Values Top Jaw Roll Bottom Jaw Roll -9.2454 -19.2947 10.0493 -14.2701 -0.3556 -0.4834

Additional Calculated Values

Bottom Pole #1 Z Value (m) 0.4231 Top Jaw Pitch (mrad) 22.9392 Bottom Jaw Pitch (mrad) 7.4742 Minimum Effective Gap (mm) 10.0130 Reference Block Gap (mm) 10.0380

Gap and taper

Actual gap: 10.0000 mm Actual taper: 0.0500 μm Nominal gap: 10.0000 mm Nominal taper: 0.0000 μm

2025-11-11 09:28:39, SXU-017 undulator, Run 1, JB