SLAC Magnetic Measurements# Date: 12-11-2020# Time: 07:33:40#

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Cycle # -14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

Encoder Difference (mm)

10_{-3} Gap, Fullgap - Halfgap Enc At 8.0 mm Gap Nom

Mag Meas

Upstream Opening

Upstream Closing

Downstream Opening

Downstream Closing

0 100 200 300 400 500 600 700 800 Cycle #

-300

-280

-260

-240

-220

-200

-180

-160

-140

-120

-100

Force (N)

Load Cell Forces, 8.0 mm Gap Nom

UAT UAB UWT UWB DAT DAB DWT DWB

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Cycle # -480 -460 -440 -420 -400 -380 -360 -340 -320 -300 -280

Force (N)

Drive Forces, 8.0 mm Gap Nom

Mag Meas

UA Open

UA Close

UW Open

UW Close

DA Open

DA Close

DW Open

DW Close

0 100 200 300 400 500 600 700 800 Cycle #

-900

-850

-800

-750

-700

-650

-600

Force (N)

Strongback Forces, 8.0 mm Gap Nom

Mag Meas

Aisle Opening Aisle Closing Wall Opening Wall Closing

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Cycle # -20

0

20

40

60

80

100

Force Difference (N)

Drive Force Difference, Upstream - Downstream, 8.0 mm Gap Nom

Mag Meas

Aisle Opening

Aisle Closing

Wall Opening

Wall Closing

0 100 200 300 400 500 600 700 800 Cycle # -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Force Difference (N)

Strongback Force Difference, Aisle - Wall, 8.0 mm Gap Nom

Mag Meas

Aisle - Wall Diff Opening Aisle - Wall Diff Closing

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Cycle # -60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Force (N)

Offset Drift, Load Cell Forces, 100.0 mm Gap Nom

UAT UAB UWT UWB DAT DAB DWT DWB