0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

K Value -3

-2

-1

0

1

2

3

4

I1 (Tm)

× 10-4 First Field Integral Summary

I1x Hall I1y Hall I1x Wire I1y Wire

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

K Value -5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

I2 (Tm_2)

× 10-4 Second Field Integral Summary

I2x Hall

I2y Hall

I2x Wire

I2y Wire